
 GPS week: 1207   Day: 2   MJD: 52695                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.24    -0.20     4.30     0.00
 cod |   288     0  22659      0    -0.15     0.00     0.05    23.17
 emr |   288     0  14360      8  1221.05    39.79     0.06    21.84
 esa |   288     0  18892    813     0.12     0.28     0.11     8.66
 gfz |   288     0  15849    284     0.09     0.07     0.05    28.00
 igu |    96     0   2496      0     0.20    -0.15     4.51     0.00
 jpl |   288     6   9930    201167443.40177619.24  2016.98     0.00
 ngs |    96     0   2688      0     0.24    -0.19     4.34     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  27844    667   924.11     6.62     0.07    18.33

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -11     3     5    87    88 12708******  -248     -  -185 |
    2 | -1632   -83   100   -60    23     -****** -2016     -   -23 |
    3 |  -961   -43    67   -44    60  4620******  -576     -   -97 |
    4 | -2658   126   -78    -8    54 -2342****** -2587     -  -145 |
    5 |  5879    97  -137   127    66 13101******  4946     -  -119 |
    6 | -1800   116  -108   188    98 -4256****** -1686     -  -254 |
    7 | -4976   138   -62   159    -3 -3995****** -4987     -  -169 |
    8 |   895    46   -88   355    34 -1371******   859     -  -166 |
    9 |   665   115  -194   152   121  6790******   866     -  -168 |
   10 | -7231    77  -133   -11   -10 -9522****** -6017     -    80 |
   11 |  1842   114   124    66  -127  3795******  1618     -  -127 |
   13 |  2447   131    34   202   -47  1502******  2528     -  -229 |
   14 |  1616   200   -69    89   -53   220******  1785     -  -131 |
   15 |  6045     -   -29     -    86 17418******  4676     -  -120 |
   16 |  6023   -13     -    98   -19 -9647******  5596     -     X |
   17 | -9829   145  -171    -7   142     -     - -8482     -  -194 |
   18 |  2195   145   -11    32    -2  1458******  2214     -  -182 |
   20 |  1546   -30    20   217    68  4291******  1628     -  -188 |
   22 |  5600  -101    79   -45    30  9069******  4728     -    11 |
   23 |   185   261  -202    25    89-14810******    69     -  -237 |
   24 |   916    29  -112    20    58  1449******   833     -     X |
   25 | -1905   -22  -138   240   139  1538****** -1615     -  -131 |
   26 |   533   217  -216   125   110    79******   231     -  -243 |
   27 | -4405    16    -1   310    62-17900****** -4347     -  -255 |
   28 |  8139   252   138   -24  -115  9026******  8344     -  -297 |
   29 | -3173   272  -262   167    84 -6311****** -3227     -  -234 |
   30 | -3865   100  -173   182   173-11729****** -3280     -  -268 |
   31 | -2042    33   -59   110   -27 -5146****** -1815     -    18 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -113   -83     -     -     -  1603     -     -   242 |
 AMC2 |     -  -134     1     -     -     -  1399     -     -   169 |
 AOML |     -  -198     -     -   -64     -     -     -     -   350 |
 AREQ |     -   122   120   -63  -122     -  1504     -     -   -50 |
 ARTU |     -    23     -     -   -19     --62197     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -  -472   -14     -     -     -     -   129 |
 AUCK |     -     -     -    50     -     -     -     -     -   -24 |
 BAHR |     -     -   176   -98     -     -     -     -     -  -164 |
 BILI |     -    84     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -   120     -  -325     -     -     -     -   357 |
 BRUS |     -   -94     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 CAS1 |     -   -21     -   100   -29     -     -     -     -    23 |
 CEDU |     -   -18     -  -464     -     -     -     -     -   231 |
 CHAT |     -  -147     -  -150     -     -     -     -     -   257 |
 CHUR |     -   141     -     -     -     -     -     -     -  -178 |
 COCO |     -   103     -   -43    37     -     -     -     -  -167 |
 CRO1 |     -     7   125     -     -     -  1669     -     -  -158 |
 DAVR |     -    61     -     -     0     -     -     -     -   -78 |
 DRAO |     -   117   -18     -     -     -     -     -     -  -126 |
 FAIR |     -    37    80   -38  -120     -  1575     -     -    59 |
 FORT |     -    97    38  -135     X     -     -     -     -   -50 |
 GODE |     -  -139     -   -49     -     -     -     -     -   200 |
 GOLD |     -   -72     -    50     -     -  1286     -     -    68 |
 GRAZ |     -     -     -   -97     -     -     -     -     -    46 |
 GUAM |     -   106     -  -164     -     -  1302     -     -   -57 |
 HRAO |     -   -68     -     -     -     -   932     -     -    86 |
 IISC |     -     -     -  -227     -     -467463     -     -   107 |
 JPLM |     -     -     -     -  -397     -409219     -     -   606 |
 KIRU |     -  -173     -     -     -     -******     -     -   219 |
 KOKB |     -     -     9     -   -52     -     -     -     -    68 |
 KOSG |     -  -173     -     -     -     -     -     -     -   219 |
 LPGS |     -  -161     -     -     -     -     -     -     -   203 |
 MAC1 |     -    57     -   -64  -223     -     -     -     -   300 |
 MAS1 |     -    30   123   166   -99     -     -     -     -  -107 |
 MATE |     -     -     -    -9     -     -     -     -     -     4 |
 MAW1 |     -    20     -     -  -201     -     -     -     -   282 |
 MCM4 |     -   171     -     -     -     -  6960     -     -  -217 |
 MDO1 |     -   -60    24  -437     -     -  1757     -     -   243 |
 METS |     -  -140     -     -     -     -     -     -     -   177 |
 MKEA |     -     1     -  -117  -103     -  1463     -     -   210 |
 NKLG |     -     -     -    20    33     -     -     -     -   -59 |
 NLIB |     -     3     -  -125     -     -  1712     -     -    54 |
 NRC2 |     -   -76    59     X   -38     -     -     -     -    84 |
 NRIL |     -    52     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 NYA1 |     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 NYAL |     -     -    83   -32     -     -     -     -     -   -84 |
 OHI2 |     -   134     -     -  -111     -     -     -     -     - |
 OS0G |     -    31     -     4     -     -     -     -     -   -41 |
 PERT |     -     -     -    87    -9     -     -     -     -   -27 |
 PIE1 |     -     -     -  -180     -     - -7223     -     -    85 |
 PIMO |     -     -     -     -   726     - 33987     -     - -1109 |
 POTS |     -   -52     -    46     -     -     -     -     -    44 |
 PRDS |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 RBAY |     -     -     -     -     0     -     -     -     -     1 |
 REYK |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 SANT |     -  -106     -   250     -     -  1708     -     -    32 |
 SCH2 |     -  -165     -     -     -     -     -     -     -   208 |
 SELE |     -     -     -  -240     -     -     -     -     -   113 |
 SFER |     -  -184    32     -     -     -     -     -     -   195 |
 SPT0 |     -     -   149     -     -     -     -     -     -  -177 |
 SUTH |     -  -165     -   -49     -     -  1589     -     -   231 |
 THTI |     -     -     -  -149    28     -     -     -     -    27 |
 TRO1 |     -  -192     -     -   -30     -     -     -     -   292 |
 TROM |     -     -     -  -219     -     -     -     -     -   103 |
 TSKB |     -   -91   152  -151     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -     -  -212     -     -     -     -     -     -   252 |
 USNO |     -     -    97  -123     -     -     -     -     -   -59 |
 VILL |     -    67     -  -546     -     -  1754     -     -   155 |
 WILL |     -     -    -4     -     -     -******     -     -     5 |
 WSRT |     -  -163   300     -     -     -     -     -     -  -150 |
 WTZR |     -  -159   262    74     -     -     -     -     -  -145 |
 WUHN |     -     -     -  -342     2     -     -     -     -   152 |
 YAKT |     -  -333   110     -     -     -     -     -     -   293 |
 YELL |     -    -9     -  -417     -     -     -     -     -   199 |
 ZWEN |     -  -138     -   225   110     -     -     -     -   -97 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3450    67    70   160    24  5569******  3588     -    38 |  288   3.08
    2 |  6552    52    56   116    57     -******  7102     -    84 |  288   3.70
    3 |  5254    42    55    49    55  6120******  4889     -   100 |  288   2.03
    4 |  1867    56    47   153    41  1540******  1752     -    67 |  288   0.85
    5 |  6331    67    26    91    25  3796******  5565     -    55 |  288   3.61
    6 | 11083    53    46   121    38  5101****** 11077     -    49 |  288   6.74
    7 |  1281    47    36    97    30  3000******  1238     -    46 |  288   0.47
    8 |  3216    58    72    77    31  3731******  3150     -    78 |  288   2.63
    9 |  5126   110    55   170    50  5352******  5044     -    79 |  288   1.88
   10 |  4846    59    34   119    19  3459******  5249     -    37 |  288   2.14
   11 |  1124    45    49    63    62   985******  1056     -    39 |  288   0.46
   13 |  1024    40    37    70    45  1262******   967     -    54 |  288   0.43
   14 |  1320    71    31   176    77   475******  1279     -   149 |  288   0.16
   15 |  6441     -   119     -   105  6301******  6135     -   168 |  287   4.14
   16 |  2653    52     -   159    74  5649******  2637     -     X |  288   0.32
   17 |  3400    88    54   142    33     -     -  2633     -    63 |  288   1.18
   18 |  1418    72    36    60    33   559******  1409     -    58 |  288   0.39
   20 |  1529    67    33   150    35   911******  1499     -    61 |  288   0.18
   22 |  7681    53    84   106    48  7409******  9019     -   158 |  288   7.41
   23 |  6469    63    82   102   100  6699******  6522     -    79 |  288   6.90
   24 |  2141    64    34    76    39  3354******  2112     -     X |  288   1.19
   25 |  3722   128    94   188    56  2504******  3723     -    89 |  288   2.09
   26 |  1142    51    41    98    50   599******  1143     -    50 |  288   0.58
   27 |  1706    71    78    93    39 10184******  1690     -    79 |  288   0.98
   28 |  2355    58    32   126    33  4029******  2215     -   107 |  288   0.51
   29 |  1561    59    51   141    46  3034******  1549     -    63 |  288   0.44
   30 |  3168    73    45    77    44  5425******  2830     -    85 |  288   1.23
   31 |  1818    97    63    66    38  2892******  1655     -    73 |  288   1.15
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    32    56     -     -     - 92997     -     -    49 |  288   0.25
 AMC2 |     -    41    70     -     -     - 92979     -     -    43 |  288   0.06
 AOML |     -    22     -     -    14     -     -     -     -    34 |  288  30.05
 AREQ |     -    37    33    58    63     - 92969     -     -   108 |  288  18.32
 ARTU |     -    24     -     -    20     - 91121     -     -     - |  288  14.50
 ASC1 |     -     -     -   112    44     -     -     -     -    77 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -   181     -     -     -     -     -    86 |  229  10.02
 BAHR |     -     -    81   111     -     -     -     -     -    70 |  287   1.17
 BILI |     -    25     -     -    20     -     -     -     -     - |  287  10.83
 BJFS |     -     -   112     -    59     -     -     -     -    67 |  288    >>>
 BRUS |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    31 |  286   0.04
 CAS1 |     -    66     -    72    53     -     -     -     -    42 |  288   8.86
 CEDU |     -    37     -    75     -     -     -     -     -    41 |  288  17.78
 CHAT |     -    49     -    72     -     -     -     -     -    41 |  287  11.86
 CHUR |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.84
 COCO |     -    42     -    75    49     -     -     -     -    62 |  288  11.83
 CRO1 |     -    35    31     -     -     - 92952     -     -    50 |  288  16.52
 DAVR |     -    51     -     -    45     -     -     -     -    32 |  288  26.79
 DRAO |     -    34    28     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.12
 FAIR |     -    16    29    77    13     - 92976     -     -    39 |  288   0.07
 FORT |     -    52    71    99     X     -     -     -     -    81 |  288   0.21
 GODE |     -    19     -    60     -     -     -     -     -    32 |  288   0.10
 GOLD |     -    62     -    65     -     - 92977     -     -    55 |  288  19.56
 GRAZ |     -     -     -    99     -     -     -     -     -    47 |  216  35.50
 GUAM |     -    32     -   114     -     - 93029     -     -    27 |  288  17.87
 HRAO |     -    56     -     -     -     - 92703     -     -    71 |  287  22.10
 IISC |     -     -     -    45     -     -457268     -     -    21 |  193  30.75
 JPLM |     -     -     -     -    18     -389179     -     -    28 |  168   6.89
 KIRU |     -    30     -     -     -     -204486     -     -    38 |  283   1.71
 KOKB |     -     -    29     -    18     -     -     -     -    40 |  288   0.05
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    28 |  282  26.74
 LPGS |     -    76     -     -     -     -     -     -     -    96 |  218  21.12
 MAC1 |     -    61     -    90    51     -     -     -     -    99 |  288  14.47
 MAS1 |     -    25    41   243    24     -     -     -     -    65 |  288   3.19
 MATE |     -     -     -   241     -     -     -     -     -   114 |  269   0.55
 MAW1 |     -    48     -     -    57     -     -     -     -    49 |  288  43.63
 MCM4 |     -    44     -     -     -     - 94885     -     -    56 |  288    >>>
 MDO1 |     -    46    28    82     -     - 92970     -     -    23 |  288  38.46
 METS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    24 |  285   0.18
 MKEA |     -    66     -   118    84     - 93049     -     -   116 |  288  26.07
 NKLG |     -     -     -    84    45     -     -     -     -    61 |  287 199.32
 NLIB |     -    36     -    83     -     - 92992     -     -    35 |  286   0.07
 NRC2 |     -    22    14     X    21     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 NRIL |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  17.74
 NTUS |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    54 |  284   9.37
 NYA1 |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    39 |  286   0.15
 NYAL |     -     -    19    62     -     -     -     -     -    20 |  288   0.15
 OHI2 |     -    43     -     -    36     -     -     -     -     - |  281  15.01
 OS0G |     -    26     -    58     -     -     -     -     -    29 |  288   0.19
 PERT |     -     -     -    78    46     -     -     -     -    51 |  288  17.22
 PIE1 |     -     -     -    76     -     - 90270     -     -    36 |  284   0.11
 PIMO |     -     -     -     -    61     - 89996     -     -    93 |  237  28.88
 POTS |     -    27     -    53     -     -     -     -     -    32 |  288  13.54
 PRDS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   1.72
 RBAY |     -     -     -     -    50     -     -     -     -    77 |  218 270.94
 REYK |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    29 |  283  11.08
 SANT |     -    63     -   113     -     - 92938     -     -    92 |  288   5.51
 SCH2 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286   4.50
 SELE |     -     -     -    43     -     -     -     -     -    20 |  282  31.42
 SFER |     -    66   103     -     -     -     -     -     -    52 |  287   0.74
 SPT0 |     -     -   121     -     -     -     -     -     -   144 |  279   0.33
 SUTH |     -    39     -    82     -     - 93080     -     -    37 |  288  19.38
 THTI |     -     -     -    70    48     -     -     -     -    56 |  287   3.19
 TRO1 |     -    38     -     -    15     -     -     -     -    59 |  288  10.37
 TROM |     -     -     -    48     -     -     -     -     -    23 |  282  11.30
 TSKB |     -    62    53   101     -     -     -     -     -     - |  287   1.07
 TWTF |     -     -    56     -     -     -     -     -     -    67 |  286   0.50
 USNO |     -     -    24    76     -     -     -     -     -    37 |  288   0.06
 VILL |     -    96     -   109     -     - 92989     -     -   140 |  288   3.89
 WILL |     -     -    49     -     -     -282441     -     -    59 |  277   3.55
 WSRT |     -    41    45     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.05
 WTZR |     -    34    42    52     -     -     -     -     -    29 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -    69    25     -     -     -     -    25 |  287  25.20
 YAKT |     -    52    86     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.71
 YELL |     -   101     -    91     -     -     -     -     -   139 |  288   0.05
 ZWEN |     -    32     -    63    33     -     -     -     -    33 |  288  16.01
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4303    54    59   108    47  4512******  4337     -    68 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   286   0.04 (ns) 

