
 GPS week: 1136   Day: 4   MJD: 52200                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2664     22    -0.23     0.42     4.72     0.00
 cod |   288     0  23494    343     1.67    -1.56     0.09    22.82
 emr |    96     0   3680    100   666.93    14.76     0.14    13.91
 esa |   288     0  17662    588   665.13     6.66     0.12    16.25
 gfz |   288     0  15047    471    -0.23     0.35     0.10    21.50
 igu |    96     0   2283     15 -2689.87   -29.06  1042.44     0.00
 jpl |   280     0   9287    677     1.50     4.40     0.15    11.51
 ngs |    96     0   2664      6    -0.24     0.40     4.31     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  25498   1785   545.17     7.20     0.14    14.02

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -219    35    27    62   -66******    38   186     -   -51 |
    2 |  4579    74  -264    34   -87     -    10  3816     -    47 |
    3 |  2562   -87   239   167    44******   170  2330     -  -268 |
    4 |  -776  -149   -41    75   208******  -273  -801     -   -44 |
    5 |  -590   -63  -132    98    99******   -22  -313     -  -102 |
    6 | -1146  -107    13   130   122******    76 -1882     -  -199 |
    7 | -1125   -51  -229   -24    67******    79 -1153     -    52 |
    8 |  1360   213  -174   -34  -146******   -67  1265     -     9 |
    9 | -1752   165  -142    28   -26******   -24 -1734     -  -203 |
   10 | -6134   153   -64    26  -120******   -68 -5483     -   -54 |
   11 |  4257   -52    83   154   -80******    88  4134     -   -33 |
   13 |  5905   -26   195   254   -89******   -38  6073     -  -164 |
   14 |  5007   -42    68   156    40******   -76  5000     -  -167 |
   15 | -1810    96   129     -  -106******   251 -2117     -  -128 |
   17 |  4090   231   -21  -114    47     -   -71  2653     -  -279 |
   18 |  2724   -55   110    45    60******  -256  2592     -     X |
   20 |  3116   -53    47    18   -63******   149  3008     -    88 |
   21 | -2801   -21   -98   -30   180     -   -58 -1928     -  -152 |
   22 |  3653   183   -33    51   -38******    84  3615     -  -319 |
   23 | -4114   107  -189    39    26     -   172 -3637     -  -272 |
   24 | -8307     1     8   158    51******  -403 -7221     -  -124 |
   25 |  3510   -75  -110   131   263******    74  3530     -  -425 |
   26 | -1350   -23     X   196    26******    29 -1360     -  -243 |
   27 | -6647   -10  -139    61    58******   -61 -5072     -   -74 |
   28 |  4701    16    87   -39   -87******   -42  4516     -   136 |
   29 |  -873   -60    24   136   175******   -25  -919     -  -326 |
   30 | -2165   -57   -42   179   331******  -385 -1815     -  -443 |
   31 | -8349    33   -80   106    55******    45 -8351     -  -251 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -140     -   117     -     -  -109     -     -   180 |
 ALGO |     -    21    99     X   -13     -  -117     -     -    45 |
 AMC2 |     -    40     -     -     -     -  -313     -     -   185 |
 AOML |     -   -75     -     -     -     -     -     -     -   123 |
 ARTU |     -   -13     -     -     -     -    26     -     -     - |
 AUCK |     -    12     -   117     -     -     -     -     -  -155 |
 BAHR |     -     -   151    63   -83     -     -     -     -     5 |
 BILI |     -    28     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 BRMU |     -   174     -  -328    24     -     -     -     -    60 |
 BRUS |     -   -32     -     -     -     -    -6     -     -    58 |
 CAS1 |     -  -111     -   151   -91     -     -     -     -   145 |
 CRO1 |     -   -54     -     -     -     -  -104     -     -   170 |
 DAV1 |     -    20     -     -   -59     -   -43     -     -    94 |
 DRAO |     -   -52   -25     -     -     -     -     -     -    93 |
 FAIR |     -     -   -14  -146     -     -   448     -     -  -104 |
 GALA |     -   135     -    -3  -126     -    17     -     -    -2 |
 GRAZ |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -   166 |
 GUAM |     -     X     -   186  -141     -     -     -     -     X |
 HOB2 |     -   321     -  -387    -2     -     -     -     -   -69 |
 HRAO |     -    39     -     -     -     -   -78     -     -     X |
 IISC |     -     -     -  -156     -     -     -     -     -   181 |
 KERG |     -  -142     -     -     -     -     -     -     -   231 |
 KIRU |     -   217     -  -305     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -   -19    14     -     X     -     -     X |
 KOSG |     -  -131     -    37     -     -     -     -     -   172 |
 KOUR |     -     -     -   209     -     -     -     -     -  -242 |
 KWJ1 |     -     -     -   -60   147     -  -122     -     -   -56 |
 LPGS |     -   189     -  -398     X     -     -     -     -   141 |
 MAC1 |     -   215     -     -  -302     -     -     -     -   114 |
 MALI |     -     -     -  -178    16     -     -     -     -   182 |
 MAS1 |     -    17   106   -61   -37     -   -57     -     -   109 |
 MATE |     -   -62   -44     -     -     -     X     -     -   115 |
 MAW1 |     -    12     -     -   -72     -     -     -     -    92 |
 MCM4 |     -   274     -     X  -140     -     -     -     -  -234 |
 MDO1 |     -   -39     4     -     -     -     -     -     -    62 |
 MEDI |     -   -87     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 METS |     -  -147     -     -     -     -     -     -     -   240 |
 MKEA |     -     -     -   -22     -     -     -     -     -    26 |
 NKLG |     -  -109     -  -149     X     -     -     -     -   339 |
 NLIB |     -  -151     -     -     -     -     -     -     -   247 |
 NPLD |     -  -174     -     -     -     -     -     -     -   284 |
 NRC2 |     -   -31    64     -     -     -   -39     -     -    60 |
 NTUS |     -   -56     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 NYA1 |     -   -51     -     -   -96     -    63     -     -   182 |
 ONSA |     -  -130     -    76     -     -     -     -     -   123 |
 PENC |     -   100     -     -     -     -     -     -     -  -163 |
 PERT |     -   202     -  -166     -     -     -     -     -  -138 |
 PIE1 |     -   -87     -   -15     -     -     -     -     -   149 |
 PIMO |     -  -149     -   -12     -     -   319     -     -     X |
 POTS |     -   -53     -   -21     -     -     -     -     -   111 |
 RIOG |     -   -90     -    20    52     -    59     -     -    -4 |
 SANT |     -     -     -    15   -12     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   -18    82     -   -72     -     -     -     -   113 |
 THU1 |     -   110     -     -     -     -     -     -     -  -179 |
 TLSE |     -   -73     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 TRO1 |     -   -86     -     -    92     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    37     -     -     -     -     -   -42 |
 TSKB |     -    45   158  -174     -     -     -     -     -    84 |
 USNO |     -   155     -  -402     -     -    29     -     -   190 |
 USUD |     -   -71     -    65     -     -     4     -     -    38 |
 VILL |     -     3     -   -38     -     -     -     -     -    39 |
 WES2 |     -     4     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 WHIT |     -   -58     -     -    62     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -   140 |
 WUHN |     -    91     -   -59    -5     -     -     -     -   -87 |
 YELL |     -     -   148   -79     -     -     -     -     -    42 |
 ZWEN |     -     -     -     -   -28     -     -     -     -    43 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3309    44    89    50    36******   129  3374     -    63 |  288   2.27
    2 |  6304   140   140   158   178     -   202  5151     -   276 |  281   2.22
    3 |  2393    47   135   228    37******   120  2317     -   238 |  288   1.54
    4 |  1150   149    95    58    39******   139  1242     -   273 |  288   1.16
    5 |  4145   187   268   106   202******   191  4426     -   209 |  281   2.79
    6 | 11898   100    36    55    63******   140 10943     -    80 |  288   7.86
    7 |  1715    96   142    56    81******   135  1866     -    52 |  288   1.74
    8 |  4365    83    92   195    50******    86  4667     -   110 |  288   3.47
    9 |  2208   105   325    95    89******   142  2109     -    64 |  288   1.92
   10 |  3606   175   161   136   140******   186  3657     -    67 |  282   2.41
   11 |  1322   187   119    81   214******   315  1232     -    84 |  288   0.42
   13 |  1586    66   159    60   162******   178  1569     -   258 |  288   0.15
   14 |   805    50   115    81    82******   116   918     -   162 |  288   0.36
   15 |  3758    93   243     -    89******   144  3591     -   318 |  288   3.32
   17 |  8017    95   269    50    49     -   131  7631     -   245 |  288   3.13
   18 |  1064    69   259    71   100******   133  1204     -     X |  288   0.41
   20 |   679    88    73    64    33******   106   921     -   110 |  288   0.38
   21 |  7077   205   161   145    57     -   113  6463     -   234 |  287   3.66
   22 |  3801   117   143   269   207******   225  3619     -   382 |  280   1.42
   23 |  7844   163   110   208    71     -   176  7541     -   375 |  288   7.22
   24 |  3571    98    81   104   185936933   203  4140     -   156 |  254    >>>
   25 |  2725    59    52    80    56******   174  2769     -    80 |  288   2.56
   26 |   781    87     X    94    58******   150   866     -   115 |  288   0.75
   27 |  9391    76   127   243   112******   168  6309     -   233 |  288   3.80
   28 |  3147   120    90   182    77******   122  2791     -   109 |  288   0.34
   29 |   676   118    66    61    82******   110   762     -    58 |  288   0.65
   30 |  3653   232    98   152   195******   113  3534     -   104 |  279   2.52
   31 |  5072    76    94   158    66******   109  4727     -    81 |  288   2.78
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    77     -    60     -     -    92     -     -    64 |  288   0.07
 ALGO |     -    49    37     X    42     -   101     -     -    36 |  288   0.06
 AMC2 |     -    64     -     -     -     -   106     -     -    65 |  288   0.08
 AOML |     -    69     -     -     -     -     -     -     -   112 |  286  23.27
 ARTU |     -    37     -     -     -     -    74     -     -     - |  278  31.50
 AUCK |     -   102     -    95     -     -     -     -     -    80 |  288  20.11
 BAHR |     -     -    51    81    62     -     -     -     -    66 |  288   0.41
 BILI |     -    68     -     -    72     -     -     -     -     - |  287 614.29
 BOR1 |     -   124     -     -     -     -     -     -     -   202 |  286   1.82
 BRMU |     -   112     -    56    73     -     -     -     -    61 |  288  33.27
 BRUS |     -    62     -     -     -     -   109     -     -    58 |  288   0.06
 CAS1 |     -   116     -    94    60     -     -     -     -    62 |  288   8.98
 CRO1 |     -    60     -     -     -     -   101     -     -    60 |  288   0.11
 DAV1 |     -   102     -     -    30     -   106     -     -   133 |  288  22.51
 DRAO |     -    31    54     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.13
 FAIR |     -     -   187    96     -     -   398     -     -   188 |  287   0.13
 GALA |     -   107     -    54    80     -    92     -     -   103 |  288  31.60
 GRAZ |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    35 |  286  21.29
 GUAM |     -     X     -    81    61     -     -     -     -     X |  288  33.40
 HOB2 |     -    65     -    50    28     -     -     -     -   103 |  288   0.09
 HRAO |     -    43     -     -     -     -    85     -     -     X |  275 340.56
 IISC |     -     -     -   286     -     -     -     -     -   331 |  276  42.85
 KERG |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    62 |  287   1.06
 KIRU |     -    15     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   3.67
 KOKB |     -     -     -   129    97     -     X     -     -     X |  264   0.42
 KOSG |     -    30     -    48     -     -     -     -     -    40 |  288  34.50
 KOUR |     -     -     -    78     -     -     -     -     -    90 |  284  39.21
 KWJ1 |     -     -     -   231   207     -   268     -     -   221 |  247  97.98
 LPGS |     -   178     -   277     X     -     -     -     -   117 |  271  47.03
 MAC1 |     -    62     -     -    38     -     -     -     -    88 |  288  22.45
 MALI |     -     -     -   255   147     -     -     -     -   232 |  288  38.70
 MAS1 |     -    32    26    32    22     -    89     -     -    29 |  288   2.38
 MATE |     -    39    43     -     -     -     X     -     -    50 |  288   0.07
 MAW1 |     -   119     -     -    50     -     -     -     -   144 |  285  29.63
 MCM4 |     -   136     -     X   137     -     -     -     -   278 |  265    >>>
 MDO1 |     -    92    70     -     -     -     -     -     -   129 |  278   4.79
 MEDI |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    60 |  286   0.22
 METS |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    41 |  285   0.55
 MKEA |     -     -     -    44     -     -     -     -     -    51 |  286  60.18
 NKLG |     -    45     -    76     X     -     -     -     -    72 |  212    >>>
 NLIB |     -    77     -     -     -     -     -     -     -   126 |  218   0.07
 NPLD |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    35 |  285   0.04
 NRC2 |     -    41    39     -     -     -    89     -     -    49 |  288   0.11
 NTUS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   9.13
 NYA1 |     -    37     -     -    26     -    83     -     -    89 |  288   0.30
 ONSA |     -    52     -    19     -     -     -     -     -    93 |  288   3.57
 PENC |     -    47     -     -     -     -     -     -     -    77 |  285   2.53
 PERT |     -    45     -    86     -     -     -     -     -   102 |  288  18.95
 PIE1 |     -    32     -    38     -     -     -     -     -    43 |  288   0.10
 PIMO |     -    35     -    87     -     -   138     -     -     X |  287  32.01
 POTS |     -    60     -    75     -     -     -     -     -    22 |  288  13.48
 RIOG |     -   161     -   105    63     -    60     -     -   116 |  288  17.68
 SANT |     -     -     -   111    84     -     -     -     -     X |  235  25.47
 STJO |     -    93    70     -    85     -     -     -     -    68 |  288   5.88
 THU1 |     -    96     -     -     -     -     -     -     -   156 |  217  34.30
 TLSE |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    80 |  207   1.19
 TRO1 |     -    25     -     -    26     -     -     -     -     - |  288  13.47
 TROM |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    65 |  286  14.26
 TSKB |     -    90   128   155     -     -     -     -     -   159 |  277   0.93
 USNO |     -    23     -    39     -     -    84     -     -    42 |  288   0.05
 USUD |     -    41     -    70     -     -    89     -     -    29 |  288   0.78
 VILL |     -    27     -    30     -     -     -     -     -    36 |  288  34.07
 WES2 |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    90 |  285   0.09
 WHIT |     -    27     -     -    29     -     -     -     -     - |  288  31.37
 WSRT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    38 |  285   0.06
 WUHN |     -    86     -    23    93     -     -     -     -    32 |  287  36.84
 YELL |     -     -    42    23     -     -     -     -     -    28 |  286   0.04
 ZWEN |     -     -     -     -    13     -     -     -     -    21 |  288  20.70
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4716    92   138   123   100******   145  4312     -   141 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   286   0.04 (ns) 

