
 GPS week: 1130   Day: 3   MJD: 52157                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2683     24     0.15    -0.09     4.63     0.00
 cod |   288     0  23579      0    -1.74    -0.14     0.07    27.09
 emr |    96     0   3907     55   142.10     9.55     0.12    13.34
 esa |   288     0  18265   1340   141.08     9.06     0.16     9.83
 gfz |   288     0  14406    279    -0.15     0.70     0.12    14.47
 igu |    96     0   2417      7-21784.76 33797.13  6350.90     0.00
 jpl |   282     0  10276    586     1.53    -1.42     0.11    15.06
 ngs |    96     0   2683      5 -6610.09  5024.17     4.61     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  25192    786   558.80     6.36     0.09    20.21

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  6550    35     1  -153    49******   -58  5678     -    17 |
    2 |  2492  -113     5   238  -106******     4  1995     -   108 |
    3 | -9016   164  -141  -203    89******    55 -8606     -  -175 |
    4 |  -725     3   -72   321   108******  -157 -1063     -  -169 |
    5 | -2458    51   -41   128    15******   441 -2029     -  -276 |
    6 | -5187   212  -163   299   148******   -90 -4981     -  -457 |
    7 |  3036   -21    34   181  -146******   -46  2637     -    50 |
    8 |-10851   -35   -36   241   -17******  -120-11093     -     9 |
    9 | -5352    94  -257   265   227******   142 -4904     -  -558 |
   10 |  2974   -83   -54   365  -217******   302  2816     -    12 |
   11 |  4352    85    51  -163  -213******   -41  3999     -   119 |
   13 |  7934   102   186    47   -99******  -209  7484     -   -40 |
   14 |  3565   185    47  -186   -15******   -16  3778     -  -152 |
   15 | -5896    82  -256     -   101******   215 -5941     -  -210 |
   17 |  1261     -   -71   284   260     -   307  1197     -  -452 |
   18 |  6604   137    50  -141    39******    71  6578     -  -182 |
   19 |-13378     -     X     X     -     -  -182-13383     -   136 |
   20 |  4350    59    78  -196   -43******   -43  4414     -    49 |
   21 | -8213   214  -319     X    77******   197 -7448     -  -357 |
   22 |  3230   168   -88    37   -27******    33  3122     -  -214 |
   23 | -1720   226   -54   -14    45******   239 -1277     -  -391 |
   24 |  1139   123   -51   349  -172******   -14  1505     -  -178 |
   25 | -5589   177  -107    84   171******  -117 -4959     -  -331 |
   26 |  1541   -11   -42   190    97******   170  1150     -  -198 |
   27 |  5059   -56    49    64    64******  -278  4853     -   105 |
   28 |  8436   -44    94  -205  -306******    89  7343     -   318 |
   29 | -1330   168  -192   -96   211******    78 -1492     -  -311 |
   30 | -5301    47   -23   494    89     -   -55 -4366     -  -345 |
   31 |  3678   114     1  -265     4******   -32  3770     -   -17 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -195     -  -128     -     -   180     -     -   195 |
 ALGO |     -    40    93     X   -76     -   -75     -     -    34 |
 AMC2 |     -    46     -     -     -     -  -269     -     -   134 |
 AREQ |     -   -66     -   -44     -     -     -     -     -   109 |
 AUCK |     -  -163     -   269     -     -     -     -     -    88 |
 BAHR |     -    49     -    -6   -51     -  -125     -     -    65 |
 BILI |     -  -330     -     -   617     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 BRMU |     -    25     -    -4   -78     -     -     -     -    24 |
 CAS1 |     -   -99     -    24   -54     -    65     -     -   115 |
 CRO1 |     -   -51     -   106     -     -  -102     -     -    89 |
 DRAO |     -   -47   -45     -     -     -     -     -     -    73 |
 FORT |     -   102     -     X     -     -     -     -     -  -137 |
 GALA |     -     -     -     -  -181     -     -     -     -   130 |
 GUAM |     -     -     -     X   -27     -  -247     -     -   196 |
 HOB2 |     -  -121   153   -81     -     -     -     -     -   168 |
 HRAO |     -    53     -     -     -     -  -401     -     -   219 |
 IISC |     -     -     -  -279     -     -     -     -     -   136 |
 KERG |     -  -104     -     -  -386     -   639     -     -   -38 |
 KOKB |     -     -     -   -60    47     -    -3     -     -     X |
 KOSG |     -   -81     -   -75     -     -     -     -     -   146 |
 KOUR |     -   -75     -   233     -     -     -     -     -   -12 |
 LHAS |     -    25     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -569     X     -   149     -     -   180 |
 MAC1 |     -  -119     -   116  -106     -     -     -     -   181 |
 MAS1 |     -   -19   108    -5     0     -     -     -     -     5 |
 MATE |     -   -17    64     -     -     -     X     -     -     8 |
 MAW1 |     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 MCM4 |     -   -37     -    41    41     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -  -114     -     -     -     -     -     -     -   153 |
 MEDI |     -  -118     -     -     -     -     -     -     -   158 |
 METS |     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 MKEA |     -     -   158  -215     -     -     -     -     -     X |
 NLIB |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 NPLD |     -    11     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 NRC2 |     -  -124    42     -     -     -    25     -     -   139 |
 NTUS |     -   -98     -     -     -     -     -     -     -   131 |
 NYA1 |     -    44     -     -     0     -   -46     -     -   -26 |
 NYAL |     -     -    61     -     -     -     -     -     -   -40 |
 OHIG |     -  -110     -   243  -178     -    78     -     -    98 |
 ONSA |     -   -33    98     7     -     -     -     -     -    19 |
 PERT |     -   -78     -   -24     -     -     -     -     -   118 |
 PIE1 |     -  -101     -   201     -     -     -     -     -    37 |
 POTS |     -    17     -  -110     -     -     -     -     -    32 |
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 RIOG |     -  -113     -   363   -31     -     -     -     -    -3 |
 SANT |     -     -     -   188   -97     -     -     -     -   -27 |
 SELE |     -   112     -  -309     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -387     -     -     -     -     -     -     -   519 |
 STJO |     -   -59   115     -   -20     -     -     -     -    69 |
 THTI |     -     -     -     -    -5     -  -114     -     -    84 |
 TLSE |     -   126     -     -     -     -     -     -     -  -168 |
 TRO1 |     -   -43     -     -    81     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   -56     -     -     -     -     -    27 |
 TSKB |     -    48   161  -236     -     -     -     -     -    17 |
 URUM |     -  -138     -     -     -     -     3     -     -   182 |
 USNO |     -    90     -  -434     -     -   -28     -     -   110 |
 USUD |     -    16     -   -51     -     -     -     -     -     4 |
 VILL |     -   -52    82   139     -     -     -     -     -   -16 |
 WES2 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 WHIT |     -   -16     -     -    30     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -7     -     -     -     -  -108     -     -    88 |
 WTZR |     -   -34     -    15     -     -   -45     -     -    71 |
 WUHN |     -   -30     -  -106   156     -     5     -     -   -24 |
 YAR2 |     -   249     -  -660     -     -    95     -     -   -88 |
 YELL |     -    29   147  -374     -     -     X     -     -   111 |
 ZWEN |     -     -     -     -   -60     -     -     -     -    43 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4425   135   195    66    93******   116  4060     -    49 |  288   2.83
    2 |  5909    61   173   219   149******   109  5718     -    59 |  288   2.30
    3 |  1919    64   128   269   216******    81  2373     -    68 |  288   1.06
    4 |  1772    53    91   254   209******   109  1858     -    67 |  282   0.66
    5 |  3773   154   109   228   126******   107  4499     -    75 |  288   3.44
    6 |  5968    79   110   313   181******   111  6555     -   151 |  288   6.08
    7 |  2234    82    64   109    80******    58  2322     -    37 |  288   0.71
    8 |  9533   165    86    80    86******    45  9413     -   170 |  282   3.48
    9 |  5465   120   229   184   257******   113  5504     -   278 |  282   2.67
   10 |  3038    76    92    74   163******    72  3030     -   115 |  288   2.50
   11 |  1922    71   130    96    83******   117  1689     -    76 |  288   0.38
   13 |  1016    83   158    95    56******   105   958     -    55 |  288   0.21
   14 |   792    55   112    62    52******   195   790     -    88 |  288   0.17
   15 |  7584   123   145     -   180******   217  7607     -   173 |  276   2.42
   17 |  2143     -   198   257   222     -   134  2247     -   146 |  264   4.04
   18 |   920    66    85   285   114******   106   974     -    71 |  288   0.42
   19 |  6173     -     X     X     -     -   193  6329     -   144 |  109   3.64
   20 |   814    73    63   142    88******    65   914     -    55 |  288   0.24
   21 |  3729   104   162     X   133******   106  5289     -   123 |  286   2.78
   22 |  3315    35   204   122   105******    93  3280     -   100 |  288   1.53
   23 |  7154    50   152   189    80******    99  6387     -    70 |  288   6.19
   24 |  6250    72   192   381   215******   174  6232     -   104 |  282   2.10
   25 |  4996   142    61   224   101******   108  4608     -    70 |  282   2.99
   26 |  1040   163    90   202   104******   178   829     -    81 |  235    >>>
   27 |  6625    89   174   205   123******    56  6552     -    68 |  282   4.97
   28 |  3682    42    76    43   163******    44  3181     -   100 |  288   0.31
   29 |  2017    66   155   203    58******   146  1953     -    44 |  288   0.93
   30 |  4649    63    55   120   100     -    44  4028     -    96 |  288   0.77
   31 |  7494    52   103   185    57******    54  7485     -   111 |  288   3.58
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    30     -    87     -     -    33     -     -    26 |  288   0.11
 ALGO |     -    20    94     X    46     -    25     -     -    25 |  288   0.04
 AMC2 |     -    41     -     -     -     -    27     -     -    61 |  288   0.08
 AREQ |     -    40     -    72     -     -     -     -     -    47 |  288  26.32
 AUCK |     -    76     -   146     -     -     -     -     -   140 |  288  21.47
 BAHR |     -    78     -   100    28     -   127     -     -    42 |  288   0.58
 BILI |     -    16     -     -    30     -     -     -     -     - |  287  11.93
 BOR1 |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286   2.76
 BRMU |     -    44     -   101    47     -     -     -     -    41 |  288  37.72
 CAS1 |     -    61     -    73    44     -   124     -     -   109 |  287   7.80
 CRO1 |     -    28     -    91     -     -    39     -     -    37 |  288   0.19
 DRAO |     -    45    66     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.02
 FORT |     -    32     -     X     -     -     -     -     -    43 |  232   0.10
 GALA |     -     -     -     -   122     -     -     -     -    87 |  286  24.89
 GUAM |     -     -     -     X    93     -   258     -     -   128 |  281  22.73
 HOB2 |     -    41    54   111     -     -     -     -     -    71 |  288   0.10
 HRAO |     -    51     -     -     -     -   168     -     -    68 |  288  32.70
 IISC |     -     -     -   218     -     -     -     -     -   106 |  270  29.63
 KERG |     -    77     -     -   124     -    68     -     -    71 |  287   2.03
 KOKB |     -     -     -   182   151     -    78     -     -     X |  283   2.23
 KOSG |     -    52     -    38     -     -     -     -     -    62 |  288  21.15
 KOUR |     -    58     -    57     -     -     -     -     -    72 |  288  28.28
 LHAS |     -    28     -    78     -     -     -     -     -     - |  288  16.33
 LPGS |     -     -     -   267     X     -   313     -     -   139 |  268  28.77
 MAC1 |     -    45     -   102    61     -     -     -     -   102 |  288  15.83
 MAS1 |     -    45    46    44    43     -     -     -     -    44 |  288   2.36
 MATE |     -    62    34     -     -     -     X     -     -    81 |  287   0.13
 MAW1 |     -    71     -     -     -     -     -     -     -    95 |  282  28.70
 MCM4 |     -    33     -   119    45     -     -     -     -     X |  288  21.21
 MDO1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    39 |  286  23.46
 MEDI |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    35 |  286   0.71
 METS |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    38 |  285   0.62
 MKEA |     -     -    48    65     -     -     -     -     -     X |   96  41.34
 NLIB |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 NPLD |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    50 |  285   0.07
 NRC2 |     -    38   105     -     -     -    32     -     -    29 |  288   0.11
 NTUS |     -   223     -     -     -     -     -     -     -   300 |  281   8.58
 NYA1 |     -    31     -     -    39     -    38     -     -    20 |  288   0.11
 NYAL |     -     -    35     -     -     -     -     -     -    23 |   96   0.10
 OHIG |     -    87     -   175    60     -    58     -     -   130 |  288  20.28
 ONSA |     -    48    42    48     -     -     -     -     -    51 |  288   1.60
 PERT |     -    36     -   180     -     -     -     -     -   114 |  288  19.73
 PIE1 |     -    24     -   198     -     -     -     -     -    86 |  288   0.08
 POTS |     -   100     -   102     -     -     -     -     -   161 |  266  14.20
 REYK |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    26 |  280   8.45
 RIOG |     -    38     -   190    79     -     -     -     -   111 |  288  14.49
 SANT |     -     -     -   104   148     -     -     -     -   130 |  285  27.49
 SELE |     -    22     -    60     -     -     -     -     -     - |  288  36.52
 SFER |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    38 |  224   1.11
 STJO |     -    24   120     -    38     -     -     -     -    27 |  288   2.64
 THTI |     -     -     -     -    75     -    98     -     -    50 |  287   2.96
 TLSE |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    30 |  284   0.56
 TRO1 |     -    19     -     -    35     -     -     -     -     - |  287  13.96
 TROM |     -     -     -    41     -     -     -     -     -    20 |  286  15.86
 TSKB |     -    46    51    73     -     -     -     -     -    72 |  288   0.73
 URUM |     -    38     -     -     -     -    58     -     -    76 |  288  13.28
 USNO |     -    40     -    80     -     -    34     -     -    39 |  288   0.06
 USUD |     -    50     -   117     -     -     -     -     -   117 |  288   0.24
 VILL |     -    39    46    50     -     -     -     -     -    40 |  288  19.73
 WES2 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    31 |  285   0.07
 WHIT |     -    14     -     -    26     -     -     -     -     - |  288  35.07
 WSRT |     -    48     -     -     -     -    33     -     -    57 |  288   0.07
 WTZR |     -    42     -    53     -     -    36     -     -    39 |  288   0.11
 WUHN |     -    54     -    71    70     -    82     -     -    67 |  287  24.71
 YAR2 |     -    54     -   202     -     -    66     -     -   111 |  287   3.47
 YELL |     -    50   140   111     -     -     X     -     -    55 |  288   0.11
 ZWEN |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    17 |  288  19.34
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4633    69   119   156   115******   113  4612     -    91 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   288   0.02 (ns) 

