
 GPS week: 1127   Day: 2   MJD: 52135                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2642      0     0.15    -0.25     4.92     0.00
 cod |   288     0  21460     11    -3.06     0.82     0.09    29.84
 emr |    96     0   3502    168   371.96     4.84     0.10    28.36
 esa |   288     0  14574    329782907.62*********  6260.05     0.00
 gfz |   269     0  13059     39    -0.21    -0.23     0.14    16.91
 igu |    96     0   2175      0     0.02     0.24     3.55     0.00
 jpl |   270     5   6836     84 12517.17   -37.22   719.34     0.00
 ngs |    96     0   2642      0     0.08    -0.03     4.79     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  22794    307   371.68     5.06     0.11    24.90

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  4503   -92  -108******   171  5905******  4350     -    43 |
    2 | -6503    49  -121******    35 -3468****** -5899     -   -34 |
    3 | -8327    17  -154******   147  3736****** -7607     -   -55 |
    4 | -1339   112   -66******   -12 -1915****** -1227     -  -101 |
    5 |  2449   228    18******   -53  4871******  1558     -  -247 |
    6 | -5761   272   -54******   -89 -2121****** -4373     -  -249 |
    7 | -1656    28     X******   -49 -1322****** -1890     -     X |
    8 | -3473   -15   -34******    71  -686****** -3501     -   -14 |
    9 | -2080   241    30******    95  8950****** -1457     -  -359 |
   10 | -3247    -3  -135******   252  -808****** -3111     -  -105 |
   11 |  1416   -78     5******    -4  -279******  1268     -    94 |
   13 |  1093    30   108******  -194   356******  1030     -    46 |
   14 |  3667   117    28******    46   302******  3905     -  -181 |
   15 |   -28     -   169     -  -183     -******  -487     -    42 |
   17 | -2323   358     9******     -     -****** -1410     -  -402 |
   18 |  1262   104   137******   -83  -997******  1505     -  -124 |
   20 |  3921  -102    -6******   -19  -259******  3680     -   136 |
   21 |  7457   236   -71******   127 11741******  6722     -  -332 |
   22 | 13182    52  -130******   169     -****** 11442     -  -120 |
   23 |   262   301    49******    -9     -******   718     -  -375 |
   24 |-11520    37     X******    99     -****** -9962     -  -107 |
   25 | -8629   155   -41******   100 -4541****** -8090     -  -234 |
   26 |   901   278    79******     4 -2488******   721     -  -366 |
   27 | -2550   -14    18******   -17 -7234****** -2884     -    19 |
   28 |  8177   -25   -18******    -7 -4991******  7736     -    41 |
   29 |  2375   118   -89******    97 -3335******  1783     -  -169 |
   30 |  -994   223    18******    18 -3354****** -1191     -  -285 |
   31 |  6314    20   -85******    -2  1260******  5226     -     9 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -268     -******     -     -     -     -     -   321 |
 AMC2 |     -   -77     -     -     -     -     -     -     -    93 |
 AOML |     -  -113     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 AREQ |     -   -71     -******     -     -******     -     -    85 |
 AUCK |     -   -68     -******     -     -******     -     -    81 |
 BAHR |     -    37    36******     -     -     -     -     -   -58 |
 BJFS |     -  -122     -     -   215     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 BRUS |     -    86     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 CAS1 |     -    35     -******   -49     -     -     -     -   -10 |
 CRO1 |     -  -115     -******     -     -******     -     -   138 |
 DAEJ |     -  -927     -     -     -     -     -     -     -  1111 |
 DAV1 |     -   -23     -     -    32     -     -     -     -     7 |
 DRAO |     -   -18    14     -  -261     -     -     -     -   181 |
 EISL |     -  -214     -******     -     -     -     -     -   257 |
 GALA |     -    49     -     -  -274     -******     -     -   116 |
 GODE |     -   -76    54******     -     -     -     -     -    70 |
 GUAM |     -   -87     -******   -70     -******     -     -   149 |
 HRAO |     -   -42     -     -   -61     -******     -     -    88 |
 IISC |     -    15     -******     -     -     -     -     -   -17 |
 KERG |     -    93     -     -     -     -     -     -     -  -112 |
 KOKB |     -     -     -******   104     -******     -     -   -71 |
 KOSG |     -   -22     -******     -     -     -     -     -    27 |
 LPGS |     -     -     -******    76     -     -     -     -   -51 |
 MAC1 |     -   -15     -******  -305     -     -     -     -   214 |
 MAS1 |     -   -29    30******   138     -     -     -     -   -64 |
 MATE |     -  -127    51     -     -     -     -     -     -   133 |
 MAW1 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 MCM4 |     -   223     -******   -45     -     -     -     -  -299 |
 MDO1 |     -   -91   -13******     -     -******     -     -   114 |
 METS |     -    38     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 MKEA |     -     -   182******     -     -******     -     -  -208 |
 NLIB |     -   -29     -******  -256     -     -     -     -   197 |
 NTUS |     -  -138     -     -   129     -     -     -     -    85 |
 NYA1 |     -    33     -     -   -27     -     -     -     -   -23 |
 OHIG |     -    13     -******   -58     -     -     -     -    22 |
 ONSA |     -   -58    87******    71     -     -     -     -    -9 |
 PERT |     -     4     -******     -     -     -     -     -    -5 |
 PIE1 |     -   -23     -******     -     -******     -     -    28 |
 POTS |     -   -40     -******     -     -     -     -     -    48 |
 REYK |     -    37     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 SANT |     -     -     -******   -80     -******     -     -    54 |
 SEY1 |     -  -207     -******     -     -     -     -     -   248 |
 SFER |     -  -243     -     -     -     -     -     -     -   291 |
 THTI |     -     -     -     -  -115     -     -     -     -    78 |
 TIDB |     -   -24     -     X     -     -******     -     -    29 |
 TRO1 |     -   -57     -     -   100     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -50    74******     -     -     -     -     -    32 |
 URUM |     -     -     -     -   -95     -     -     -     -    64 |
 USNO |     -   -86     -******     -     -     -     -     -   103 |
 USUD |     -   -65     -******     -     -******     -     -    78 |
 VILL |     -    46     -******     -     -     -     -     -   -55 |
 WSRT |     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 WTZR |     -   -56     -******     -     -     -     -     -    67 |
 WUHN |     -   186     -******   -10     -     -     -     -  -215 |
 ZWEN |     -     -     -     -    77     -     -     -     -   -52 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6373    85    99******   198  2393768784  6276     -    62 |  288   3.04
    2 |  4774    51    76******   135  3330768790  4264     -    49 |  288   2.92
    3 |  3262   109   110******   169  1425753945  3138     -    62 |  288   1.36
    4 |  1540   232   220******   254   449762614  1619     -    91 |  278   0.58
    5 |  6046    52    58******   224  6545775430  6385     -   145 |  288   3.88
    6 |  9468    92    87******   112  4504776296  8713     -   117 |  288   7.51
    7 |  2161    49     X******    87  2798628681  2463     -     X |  247   2.33
    8 |  3638    58    86******   130  2259756109  3618     -    40 |  288   3.04
    9 |  5748    72    57******   191  5376775475  5960     -   152 |  288   1.86
   10 |  3014   104   103******    82  2103751009  2858     -   108 |  288   2.78
   11 |  2822    99    95******    69  1676768813  2640     -    73 |  288   0.51
   13 |  1716    76   165******    94   572768816  1552     -    74 |  288   0.32
   14 |   735    52   132******    58   520756053   784     -    77 |  288   0.20
   15 |  9657     -   224     -   400     -606801 10143     -   294 |  221   3.04
   17 |  3854   174   185******     -     -629307  3378     -   190 |  250   2.45
   18 |  1045   115   132******   124  1125768809   955     -   111 |  288   0.53
   20 |  1908    53   111******    78  1022756093  2051     -    44 |  288   0.27
   21 |  6964    85   128******   339  8670773685  6534     -   122 |  287   4.78
   22 |  5978    59   100******   128     -747798  6255     -    80 |  288   1.13
   23 |  7822   112    92******   149     -776225  7960     -    60 |  288   5.47
   24 |  5200   168     X******   155     -771730  4388     -   123 |  277   2.64
   25 |  3396    64    50******    85  3120764201  3374     -    66 |  277   2.54
   26 |  1227    58    91******    89  2022750965  1273     -   108 |  288   0.31
   27 |  7990    80    72******   187  6762756103  7317     -    64 |  288   5.54
   28 |  1835    63   107******    65  2575756114  2015     -    70 |  288   0.73
   29 |  3034   109    79******    85  2243756109  2994     -    59 |  288   0.73
   30 |  1551    54    56******   139  1497770991  1841     -    83 |  288   1.30
   31 |  5627    66    73******    57  2923768835  4498     -    58 |  288   3.77
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    42     -******     -     -     -     -     -    51 |  286   0.16
 AMC2 |     -    56     -     -     -     -     -     -     -    67 |  286   0.08
 AOML |     -    53     -     -     -     -     -     -     -    63 |  283  26.22
 AREQ |     -    30     -******     -     -711668     -     -    36 |  286  23.98
 AUCK |     -    70     -******     -     -757080     -     -    84 |  287  20.19
 BAHR |     -    42    40******     -     -     -     -     -    58 |  288   0.26
 BJFS |     -    77     -     -   136     -     -     -     -     - |  197   1.02
 BOR1 |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    46 |  286   2.35
 BRUS |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    62 |  286   0.08
 CAS1 |     -   108     -******    62     -     -     -     -   149 |  288   9.97
 CRO1 |     -    34     -******     -     -626235     -     -    41 |  280   0.16
 DAEJ |     -    75     -     -     -     -     -     -     -    90 |  286   2.55
 DAV1 |     -    45     -     -    65     -     -     -     -    57 |  288  27.50
 DRAO |     -    58    40     -    64     -     -     -     -    68 |  288   0.15
 EISL |     -    86     -******     -     -     -     -     -   104 |  273  29.73
 GALA |     -    46     -     -    72     -755673     -     -    43 |  286  19.67
 GODE |     -    38    23******     -     -     -     -     -    44 |  285   0.10
 GUAM |     -    67     -******   127     -755667     -     -   136 |  288  20.03
 HRAO |     -    38     -     -    99     -755671     -     -    38 |  288  25.00
 IISC |     -    30     -******     -     -     -     -     -    36 |  271  21.69
 KERG |     -    47     -     -     -     -     -     -     -    56 |  285   0.99
 KOKB |     -     -     -******   212     -426554     -     -   144 |  236   0.11
 KOSG |     -    31     -******     -     -     -     -     -    37 |  286  13.65
 LPGS |     -     -     -******   347     -     -     -     -   235 |  165    >>>
 MAC1 |     -    46     -******    78     -     -     -     -    75 |  286  16.12
 MAS1 |     -    40    27******    94     -     -     -     -    61 |  288   1.97
 MATE |     -    34    33     -     -     -     -     -     -    41 |  287   0.13
 MAW1 |     -    74     -     -     -     -     -     -     -    88 |  271  27.59
 MCM4 |     -   188     -******   126     -     -     -     -   309 |  286  45.05
 MDO1 |     -    72    36******     -     -615395     -     -    81 |  286  10.47
 METS |     -    47     -     -     -     -     -     -     -    56 |  285   0.50
 MKEA |     -     -    34******     -     -635405     -     -    38 |   96  32.47
 NLIB |     -    29     -******    59     -     -     -     -    47 |  288   0.09
 NTUS |     -    40     -     -   202     -     -     -     -   154 |  280   8.32
 NYA1 |     -    45     -     -   102     -     -     -     -    50 |  286   0.31
 OHIG |     -    96     -******    95     -     -     -     -    83 |  286  16.11
 ONSA |     -    55    47******    72     -     -     -     -    53 |  288   1.22
 PERT |     -    40     -******     -     -     -     -     -    48 |  288  14.88
 PIE1 |     -   257     -******     -     -735528     -     -   307 |  286  13.86
 POTS |     -    45     -******     -     -     -     -     -    53 |  286  13.57
 REYK |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    43 |  284  11.63
 SANT |     -     -     -******    70     -558615     -     -    48 |  250  22.45
 SEY1 |     -   355     -******     -     -     -     -     -   425 |  253  61.90
 SFER |     -    68     -     -     -     -     -     -     -    81 |  285   0.97
 THTI |     -     -     -     -    65     -     -     -     -    44 |  268   7.21
 TIDB |     -   113     -     X     -     -755676     -     -   136 |  285   0.16
 TRO1 |     -    50     -     -    88     -     -     -     -     - |  269  13.42
 TSKB |     -    52    60******     -     -     -     -     -    58 |  288   1.38
 URUM |     -     -     -     -    91     -     -     -     -    61 |  269  65.42
 USNO |     -    36     -******     -     -     -     -     -    43 |  288   0.16
 USUD |     -    67     -******     -     -614296     -     -    81 |  286   0.27
 VILL |     -    36     -******     -     -     -     -     -    43 |  287  14.96
 WSRT |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    53 |  288   0.11
 WTZR |     -    33     -******     -     -     -     -     -    40 |  288   0.20
 WUHN |     -    42     -******   139     -     -     -     -   105 |  287  17.59
 ZWEN |     -     -     -     -    93     -     -     -     -    63 |  257  16.67
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4924    90   101******   144  3551719340  4788     -   108 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   286   0.08 (ns) 

