
 GPS week: 1118   Day: 3   MJD: 52073                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2776      0     0.00     0.03     5.60     0.00
 cod |   288     0  19818      1     0.74    -1.77     0.09    19.52
 emr |    96     0   3821      0   775.62     4.79     0.07    30.55
 esa |   288     0  16508    975   769.77     4.65     0.15    12.17
 gfz |   288     0  14519    294     0.42    -0.64     0.09    20.76
 igu |    96     0   2488      0    -6.03     4.37    12.53     0.00
 jpl |   286     0   6540    275    -0.15     6.51     0.21     0.00
 ngs |    96     0   2776      0     0.04    -0.01     5.22     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15520    216 -1022.54     8.01     0.11    16.99

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3339   -10  -126   155   -50******  -336 -3326     -    38 |
    2 | -5083   127    72   -77  -139******   402 -4415     -    36 |
    3 |  -272    18     1    46    -3******  -309  -722     -   -48 |
    4 |    16    57     5    38    41******  -274   -86     -  -145 |
    5 |   651   102   -45    21    16******   338  -222     -  -124 |
    6 |  5085   193  -127   -53   -50******  -187  4171     -   -46 |
    7 |  4578    82    98  -212   -45******   270  4162     -    28 |
    8 |  1486    57    77   -67   -16******   154  1074     -   -43 |
    9 | -3042    87  -175     9   279******   262 -2800     -  -341 |
   10 |  -420   144   111   153   -56******   383  -621     -  -274 |
   11 |  5716  -148   -43   142   -32******  -426  5646     -   134 |
   13 |  7071   113    66  -252  -179******  -380  6726     -   232 |
   14 |  4799    15   -32  -223   188******  -169  4778     -   -68 |
   15 |    55   -76   -53   167     0******   -14  -114     -     - |
   17 | -2192   206   -89     X     -     -     8 -1713     -  -185 |
   18 |  4567   -67   -34    35    73******  -201  4599     -   -17 |
   19 |  7038   -79   -50   548  -207******   -33  5570     -   -27 |
   20 |  3342    -3   -42   -74    22******   157  3453     -    55 |
   21 | -6199   132  -189   -37    46     -  -195 -4699     -   -68 |
   22 | -6783    -1   -65   253   -88******   127 -7219     -   -34 |
   23 | -9254   148  -146    34   165******   276 -7964     -  -309 |
   24 | -4889   175   -27   109    19     -   157 -4831     -  -288 |
   25 | -4742    15   -85    73    27******  -263 -4697     -   -52 |
   26 | -1879   167  -162    83   173******    30 -1890     -  -363 |
   27 |  2888     3    22   120   -71******   239  2780     -   -16 |
   28 |  1493    -8   162   -29  -160******   -22  1752     -   129 |
   29 |  -513   -72  -177    73   187******  -164  -412     -   -93 |
   30 | -3391    16  -186    -5   225******  -533 -3475     -  -179 |
   31 |  3477   -32    97   243  -128******   -57  4750     -   -29 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -66     -   106     -     -   196     -     -     - |
 ALGO |     -   -85   111     X  -103     -     -     -     -   157 |
 AUCK |     -  -139     -    36     X     -    12     -     -   134 |
 BAHR |     -   -12   128    70  -107     -     -     -     -    17 |
 BRMU |     -   -71     -     -   -91     -     -     -     -   192 |
 CAS1 |     -     4     -   183  -164     -     -     -     -    65 |
 DAV1 |     -    -3     -     -     3     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    12    59     -     -     -     -     -     -   -49 |
 FAIR |     -     -    36  -208     -     -    61     -     -   126 |
 FORT |     -  -312     -   501     -     -     -     -     -     X |
 GALA |     -    17     -  -190    96     -  -110     -     -     - |
 GODE |     -    99     -  -159     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    97     -  -430   117     -    90     -     -    53 |
 HOB2 |     -   118   124     X     -     -     -     -     -  -210 |
 KERG |     -   -55     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 KIRU |     -   188     -  -302     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -    -3    82     -    73     -     -   -99 |
 KOSG |     -   -26     -    42     -     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -   -81     -     -    76     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -241   141     -     -     -     -     - |
 MALI |     -    39     -  -149     -     -     -     -     -    65 |
 MAS1 |     -    35   176  -138  -172     -     -     -     -   162 |
 MATE |     -   -65    42     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    72     -   225   -24     -     -     -     -  -221 |
 MDO1 |     -  -162   104     -     -     -   139     -     -     - |
 NLIB |     -    37     -     -     -     -     -     -     -   -43 |
 NYA1 |     -    84     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 OBER |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -38     -   289  -136     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -89     -  -106     -     -     -     -     -   179 |
 PIE1 |     -   -78     -   -43     -     -     1     -     -   121 |
 POTS |     -  -111     -  -104     -     -     -     -     -   202 |
 SEY1 |     -  -114     -   191    -3     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -77   140     -     3     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    64     -  -103     -     - -1613     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    34     -     -     -     -   -41 |
 TRO1 |     -  -176     -     -   165     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    34   152  -332     -     -     -     -     -   107 |
 URUM |     -  -197     -     -   -45     -     -     -     -   280 |
 USNO |     -     6     -  -244     -     -     -     -     -   168 |
 USUD |     -     0     -    -1     -     -   -38     -     -     - |
 WHIT |     -   -39     -     -    36     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -   159 |
 WTZR |     -  -164     -   -24     -     -     -     -     -   206 |
 WUHN |     -   -82     -     -   -60     -     -     -     -   168 |
 YAR2 |     -  -203     -   196     -     -     -     -     -   112 |
 YELL |     -    -4    73   -54     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 | 11931   173    82    45   145 13961   103 11534     -   119 |  288   6.60
    2 |  6688   124   150   101    91 13028    89  6311     -    57 |  288   3.50
    3 |  4656   198    84   144    90 11217   193  3547     -   135 |  282   2.11
    4 |   796    57    41    89    41 12488   101  1024     -    40 |  288   0.97
    5 |  9277   107    45   122    56 13114    87  8293     -    34 |  288   3.80
    6 |  9637   184    62   365   115 11153   227  8346     -    71 |  281   8.69
    7 |  1533   130   101    68   101 11038   108  1532     -    69 |  279   0.55
    8 |  5194    67    48    40    77 13028    56  5011     -    31 |  288   4.36
    9 |  2496    82    52    47    91 12673   172  2563     -    29 |  288   1.72
   10 |  2891    67    59    80    78 12699   170  2954     -    42 |  288   1.37
   11 |  1623    95    84   128    65 12482   131  1646     -   140 |  288   0.53
   13 |  1166    73    53    54    95 12644   221   835     -   152 |  288   0.53
   14 |  1947    91    74   238    92 12551   261  2149     -    75 |  288   0.34
   15 |  3526    66    81   179    63 12798   114  3411     -     - |  288   3.13
   17 |  4880   218   136     X     -     -   288  4474     -   259 |  286   2.40
   18 |  1265    59    40    87    75 12595   119  1162     -    82 |  288   0.43
   19 |  8375    89   101   265   103 12221   613  7982     -   263 |  288   2.31
   20 |  1381    78    84    77    64 12460    81  1324     -    84 |  288   0.23
   21 |  8871    81    85    91    44     -   193  7491     -    50 |  288   4.01
   22 |  6488    48    40    53    42 13333   228  6152     -    49 |  288   0.78
   23 |  7409    85   109   205   117 12273   199  8591     -    64 |  288   5.81
   24 |  2187    91    53    61   125     -   111  2228     -    33 |  288   1.99
   25 |  2216    51    33    72    77 12805   149  2257     -    62 |  288   1.35
   26 |   646   100    74    76    84 12512   151   615     -    83 |  288   0.62
   27 |  5385    41    44    27    62 12322    88  5176     -    47 |  288   2.89
   28 |  1936    71    79    39    68 12634   120  1992     -    38 |  288   1.73
   29 |  1404   117    76   213    49 12510   278  1429     -    60 |  288   0.62
   30 |  3063   114    63    40   101 12612   245  2792     -    55 |  288   1.68
   31 | 11847    70    72   155   135 13876   205 10316     -    90 |  282   4.52
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   232     -   372     -     -   300     -     -     - |  228   0.16
 ALGO |     -    26    29     X    20     -     -     -     -    39 |  288   0.02
 AUCK |     -    42     -    95     X     -   116     -     -    91 |  288  16.71
 BAHR |     -    31    96    70    44     -     -     -     -    92 |  288   0.55
 BRMU |     -    62     -     -    56     -     -     -     -    45 |  288  29.73
 CAS1 |     -    34     -    36    60     -     -     -     -    69 |  288  15.72
 DAV1 |     -    56     -     -    53     -     -     -     -     - |  286  21.67
 DRAO |     -    21    23     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 FAIR |     -     -    82   283     -     -   460     -     -   166 |  287   0.29
 FORT |     -   104     -   167     -     -     -     -     -     X |  158   0.15
 GALA |     -    77     -    22    74     -   104     -     -     - |  288  26.11
 GODE |     -   143     -   230     -     -     -     -     -     - |  257  65.39
 GUAM |     -    57     -    63    43     -    83     -     -    22 |  288  15.67
 HOB2 |     -    59    45     X     -     -     -     -     -    59 |  288   0.11
 KERG |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    46 |  287   1.65
 KIRU |     -    37     -    59     -     -     -     -     -     - |  286   2.75
 KOKB |     -     -     -   234   244     -   239     -     -   358 |  286   0.57
 KOSG |     -    36     -    57     -     -     -     -     -     - |  288  24.78
 KSTU |     -   177     -     -   166     -     -     -     -     - |  275  16.49
 LPGS |     -     -     -   391   229     -     -     -     -     - |  250 165.39
 MALI |     -    79     -   119     -     -     -     -     -   154 |  288  26.93
 MAS1 |     -    52    45    47    32     -     -     -     -    50 |  288   1.51
 MATE |     -    28    18     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.14
 MCM4 |     -   188     -   290   150     -     -     -     -   190 |  258    >>>
 MDO1 |     -    29    19     -     -     -    92     -     -     - |   96  25.67
 NLIB |     -   269     -     -     -     -     -     -     -   309 |  274   0.19
 NYA1 |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   0.13
 OBER |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3.24
 OHIG |     -    56     -   115    88     -     -     -     -     - |  288  14.90
 ONSA |     -    50     -    80     -     -     -     -     -    31 |  288   0.30
 PIE1 |     -   129     -   288     -     -   239     -     -   112 |  287 278.02
 POTS |     -    72     -   119     -     -     -     -     -   150 |  269  13.03
 SEY1 |     -    55     -    63    46     -     -     -     -     - |  281  39.43
 STJO |     -    37    47     -    32     -     -     -     -     - |  288   2.71
 SUTH |     -    53     -    85     -     -   295     -     -     - |  288  14.03
 THTI |     -     -     -     -    60     -     -     -     -    73 |  287   3.99
 TRO1 |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     - |  287  15.35
 TSKB |     -    49    49    49     -     -     -     -     -    56 |  288   0.93
 URUM |     -    19     -     -    20     -     -     -     -    19 |  288  13.76
 USNO |     -    28     -    38     -     -     -     -     -    41 |  288   0.08
 USUD |     -    42     -    67     -     -   100     -     -     - |  288   0.28
 WHIT |     -    48     -     -    45     -     -     -     -     - |  285  23.94
 WSRT |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287   9.81
 WTZR |     -    25     -   104     -     -     -     -     -    71 |  288   0.10
 WUHN |     -    51     -     -    45     -     -     -     -    21 |  287  25.47
 YAR2 |     -   122     -    48     -     -     -     -     -   136 |  252 505.75
 YELL |     -    41    50    85     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5595    95    71   150    90 12532   211  5217     -   112 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

