
 GPS week: 1113   Day: 6   MJD: 52041                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2773      0     0.29     0.36     4.28     0.00
 cod |   288     0  16746     22    -0.99     1.98     0.10    26.33
 emr |    96     0   4056    103   537.15    10.50     0.12    19.90
 gfz |   288     0  13106    284     0.09    -1.17     0.08    30.02
 igu |    96     0   2396      0    -0.27    -0.26     3.67     0.00
 jpl |   288     1   6370      9   198.96  -168.80  1961.68     0.00
 ngs |    96     0   2773      0     0.18     0.42     4.20     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14742     13  -895.03    32.31     0.11    23.76

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1100   -14  -104   -55  7505******  1935     -   113 |
    2 | -4600  -109     9    94-10497****** -4086     -     - |
    3 | -5779   162    14     0 -1113****** -5482     -  -184 |
    4 |  5797    23    63    19 -3506******  4786     -   -67 |
    5 |  8098   -10  -173   179  -902******  8120     -  -168 |
    6 | -5307    23  -157   138 -8628****** -5385     -  -156 |
    7 |  2952   -54   183   -90 -5799******  2409     -   122 |
    8 | -3528   124   -23   -57 10995****** -3610     -   -58 |
    9 | -6506   -59  -179   315 -6283****** -5848     -  -283 |
   10 |  4549   101  -236   172 13257******  4210     -  -266 |
   11 |  2002   -25   245  -173 -1370******  1834     -   178 |
   13 |  4723   -29    96  -158  2163******  4516     -   205 |
   14 |  3968   104    65   -79 -1444******  3793     -   -33 |
   15 | -2349    85  -219   108 -3933****** -2484     -  -170 |
   17 | -7725   367  -302     3     -****** -7221     -  -326 |
   18 |  4161    57   -53    49 -3088******  4051     -  -108 |
   19 | 23696     -    67     -     -****** 21542     -   -56 |
   20 |  5906   -18     X  -215  1512******  5680     -   279 |
   21 | -3040   241  -217    -6     -****** -2970     -  -202 |
   22 | -2576    26  -183   117  3571****** -2871     -  -126 |
   23 | -7402   224  -245   190     -****** -7826     -  -419 |
   24 |  3964    47   -84   -17  1839******  3860     -   -46 |
   25 | -5329    31  -105    43  1101****** -4509     -   -59 |
   26 | -2595    -9  -117   232  -737****** -2529     -  -250 |
   27 |   978     0    84   122  5817******  2253     -  -177 |
   28 |  3540    -5   312  -230   716******  3625     -   209 |
   29 |  -746   118   -64    -8  3397******  -751     -  -102 |
   30 | -4498    51  -141   226 -2103****** -4437     -  -305 |
   31 |-13210    87   189  -142 -1850******-12416     -    30 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -79   121   -74     -     -     -     -   147 |
 AREQ |     -  -209     -     -     -******     -     -   232 |
 ARTU |     -   176     -  -154     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -28     -  -109     -******     -     -   168 |
 BAHR |     -    14     3    12     -     -     -     -   -32 |
 BRMU |     -   -61     -   -93     -     -     -     -   183 |
 DRAO |     -   -49   120     -     -     -     -     -    20 |
 EISL |     -    -2     -     -     -     -     -     -     3 |
 FAIR |     -     -    74     -     -******     -     -   -62 |
 GALA |     -   -52     -    45     -******     -     -     - |
 GRAZ |     -   -38     -     -     -     -     -     -    42 |
 GUAM |     -   -84     -     -     -******     -     -    93 |
 KERG |     -     -     -   -52     -     -     -     -    66 |
 KOSG |     -  -153     -     -     -     -     -     -   169 |
 LPGS |     -     -     -  -251     -     -     -     -   317 |
 MAS1 |     -  -103    53   -33     -     -     -     -   141 |
 MATE |     -   -55    73     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    69     -   -35     -     -     -     -   -25 |
 MDO1 |     -  -101   168     -     -******     -     -    65 |
 MKEA |     -  -207   274     -     -******     -     -     - |
 NLIB |     -   -25     -     -     -     -     -     -    28 |
 NRC2 |     -  -166   220     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -  -163     -   -78     -     -     -     -   279 |
 ONSA |     -     -    68  -243     -     -     -     -   189 |
 PIE1 |     -  -127     -     -     -******     -     -   140 |
 POTS |     -   -84     -     -     -     -     -     -    93 |
 STJO |     -  -104   166    54     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     8     -    -7     -******     -     -     - |
 THTI |     -  -323     -   -33     -     -     -     -   380 |
 TIDB |     -   162     -  -142     -******     -     -     - |
 TRO1 |     -  -127     -   111     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   554  -116     -     -     -     -     -  -561 |
 USUD |     -     2    -3     -     -******     -     -     - |
 WHIT |     -  -117     -   102     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -105     -     -     -     -     -     -   117 |
 WTZR |     -  -131     -     -     -     -     -     -   145 |
 WUHN |     -   -70     -     X     -     -     -     -    77 |
 YELL |     -   -92   111     -     -     -     -     -    71 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3920    72   320    60  4218******  3199     -    69 |  288   2.37
    2 |  3820    92   123    92  6170******  4019     -     - |  288   1.85
    3 |  1904   176   138    72  2532******  1790     -   247 |  288   1.02
    4 |  3258   112    66    82  1616******  2735     -    51 |  288   0.51
    5 |  2504    91    83    37  2059******  2570     -    74 |  288   2.12
    6 |  8365    58    32    75  2928******  8713     -    99 |  288   7.98
    7 |  2302    83   106    51  2459******  2491     -    46 |  288   0.80
    8 |  4456    75    48    33  5654******  4907     -    65 |  288   4.32
    9 |  2992    86    48    50  4625******  2634     -    78 |  288   1.82
   10 |  3950   192   245   138  5914******  3853     -   273 |  276   2.33
   11 |  2470    68   220   107  1005******  2123     -    48 |  288   0.37
   13 |  1861    65   218    63   753******  1990     -    64 |  288   0.41
   14 |  1070    55    39    54  1415******  1081     -   102 |  288   0.17
   15 |  4076   223    83    86  2614******  4093     -   140 |  288   2.56
   17 |  2305   141   128   105     -******  2436     -   161 |  288   2.85
   18 |  1252   116    84    77  2314******  1452     -    71 |  288   0.58
   19 | 10971     -    50     -     -****** 10867     -    42 |   95   3.92
   20 |  1071    79     X    72   796******  1378     -    47 |  288   0.28
   21 |  3102    75   237   111     -******  2989     -   126 |  276   2.70
   22 |  2199    78    50    83  2710******  2215     -    59 |  288   1.03
   23 |  4448   261   231   109     -******  4547     -   203 |  279   4.67
   24 |  3370   148   105   109  2126******  3371     -    56 |  286   2.28
   25 |  4084    66   200    60  1504******  3969     -    91 |  288   1.32
   26 |   966   101    55   125  1178******   937     -    65 |  288   0.61
   27 | 10900    76    53   110  9679******  9816     -    69 |  288   5.53
   28 |   942    66    96    37   941******   956     -    37 |  288   0.47
   29 |  1088    95   130    79  1939******  1252     -    51 |  288   0.57
   30 |  2322   102    67   162  1261******  2211     -   154 |  288   2.12
   31 |  4659   110   167    82  6101******  4964     -   153 |  288   3.04
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    33    48    17     -     -     -     -    56 |  288   0.04
 AREQ |     -    37     -     -     -******     -     -    41 |  288  19.74
 ARTU |     -    50     -    44     -     -     -     -     - |  281    >>>
 AUCK |     -   151     -    46     -******     -     -   116 |  288  15.40
 BAHR |     -   100    58    89     -     -     -     -   173 |  288   0.32
 BRMU |     -    55     -    23     -     -     -     -    59 |  288  27.60
 DRAO |     -    34    39     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 EISL |     -    67     -     -     -     -     -     -    74 |  271  17.80
 FAIR |     -     -    38     -     -******     -     -    31 |   75   0.10
 GALA |     -    92     -    81     -******     -     -     - |  263  21.39
 GRAZ |     -    51     -     -     -     -     -     -    57 |  282    >>>
 GUAM |     -    60     -     -     -******     -     -    67 |  275  15.94
 KERG |     -     -     -    38     -     -     -     -    48 |  287   1.39
 KOSG |     -    43     -     -     -     -     -     -    47 |  288  49.45
 LPGS |     -     -     -   242     -     -     -     -   306 |  198  58.54
 MAS1 |     -    65    44    45     -     -     -     -    30 |  288   2.02
 MATE |     -    45    59     -     -     -     -     -     - |   95   0.11
 MCM4 |     -    70     -    56     -     -     -     -    96 |  272  24.50
 MDO1 |     -    41    42     -     -******     -     -    46 |  288   9.07
 MKEA |     -    33    43     -     -******     -     -     - |   91  39.95
 NLIB |     -    65     -     -     -     -     -     -    72 |  255   0.05
 NRC2 |     -    19    25     -     -     -     -     -     - |   95   0.05
 OHIG |     -    93     -   104     -     -     -     -   206 |  284  13.60
 ONSA |     -     -    77   126     -     -     -     -   120 |  130   0.22
 PIE1 |     -    34     -     -     -******     -     -    38 |  287   0.05
 POTS |     -   111     -     -     -     -     -     -   123 |  276  12.65
 STJO |     -    33    39    28     -     -     -     -     - |  288   2.95
 SUTH |     -    68     -    60     -******     -     -     - |  287  12.09
 THTI |     -    74     -    43     -     -     -     -    81 |  287   0.96
 TIDB |     -    28     -    24     -881246     -     -     - |  274   0.18
 TRO1 |     -   143     -   125     -     -     -     -     - |  284  10.84
 TSKB |     -    74    66     -     -     -     -     -    67 |  268   1.59
 USUD |     -    31    41     -     -******     -     -     - |   95   0.16
 WHIT |     -    27     -    24     -     -     -     -     - |  287  11.19
 WSRT |     -    33     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.04
 WTZR |     -    53     -     -     -     -     -     -    59 |  287   0.11
 WUHN |     -    33     -     X     -     -     -     -    37 |  284  30.54
 YELL |     -   150   140     -     -     -     -     -   132 |  288   0.10
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4278    96   122    85  3670******  4197     -   109 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   287   0.04 (ns) 

