
 GPS week: 1103   Day: 5   MJD: 51970                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2713      0     0.00    -0.05     4.42     0.00
 cod |   288     0  20720    286    -3.07     5.13     0.10    23.84
 emr |    96     0   3424    110  1153.88    18.24     0.12    18.04
 esa |   288     0  18878    480   461.94    16.44     0.16    14.24
 gfz |   288     0  13661      9     0.31    -0.48     0.09    25.59
 igp |    96     0   1906      0     0.00    -0.01     4.75     0.00
 igu |    96     0   2279      0     0.03    -0.06     4.40     0.00
 jpl |   288     0   8385    291    27.67    -2.28     0.16     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15806    424   466.74    16.18     0.13    18.29

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2343   106  -158   178     0  3014  7916   280     -  -226 |
    2 |  -373   324     X    76   -52-14670     -   105     -  -407 |
    3 |  1347   -53    39   476  -156 26137 -3407   321     -   -96 |
    4 |   616   610    47 -1245   -18-17249  1819   580     -     5 |
    5 |-11102    60   -42   106    92-22460-13334   -43     -  -274 |
    6 |  4934    68   -84  -160    99     -     -    68     -   -75 |
    7 |   273   247  -189    16    80-16534  8517   251     -  -384 |
    8 | -3764   205  -182    26  -113     -  2506   156     -   -68 |
    9 | -5673    80  -162   209   119     - -6138    58     -  -366 |
   10 | -2939    34  -160   118   100  6073 -3237  -202     -  -224 |
   11 |  4961    82  -170    12   -49  3376  2216   231     -     6 |
   13 |  4902    72   -56   -45    45     -     -   443     -  -103 |
   14 |  6123  -148   158    50    85 -3061  2336   189     -   -19 |
   15 | -1554    56     -     -     -     -     -   113     -   -73 |
   17 |  2437  -311   -17   329    25     - 22119  -587     -   140 |
   18 |  3875   -54   237  -294   -18 23575 -6422   -51     -   246 |
   19 |  1173   116    26   106  -166  5895 -2614   165     -     - |
   20 |  5723   -16  -150   138   100 16302 -5352   316     -  -178 |
   21 |  5283   -60    64   272   -70     -  5784   -18     -   -18 |
   22 | -4005  -242    99   514  -154-12018-12868   152     -    99 |
   23 | -1223   -20  -108   294   -54     -  4367  -260     -   -95 |
   24 |  -973   -12  -184   393    38     -     -  -327     -  -262 |
   25 | -7340  -144    31   397   -27  9010 -5839   188     -   -69 |
   26 | -1581   111   -38   -34    44 -6128  1734    99     -  -166 |
   27 | -7001   155  -131    84     9-21450-14464   188     -  -233 |
   28 |  7056  -239   206   571  -181 13946  1469   320     -    53 |
   29 | -1534   -92    30    17   120  -176  3329   227     -   -70 |
   30 | -3208   -43    62    -3   114  7992  2123   121     -  -121 |
   31 |  -296   103  -114   247   -46 -2450  7330   122     -  -224 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    17     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -148    68     X   -33     -     -   277     -   217 |
 AREQ |     -   -70     -   -80     -     -     -   165     -   154 |
 ARTU |     -    29     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -62     -   -86     -     -     -     X     -   146 |
 BAHR |     -    40     -   -61     -     -     -     -     -    -5 |
 BOR1 |     -     3     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -109     -   112   -96     -     -     -     -   190 |
 CAS1 |     -     -     -    23  -253     -     -     -     -   354 |
 CRO1 |     -   -35     -    59     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -  -911     -     -     -     -     -     -     -  1187 |
 DRAO |     -   -65    32     -     -     -     -     -     -    74 |
 FAIR |     -     -   126    13     -     -     -   249     -   -53 |
 FLIN |     -  -112     -   187     -     -     -     -     -     - |
 GALA |     -  -131     -    -1   110     -     -    69     -     - |
 GODE |     -  -128     -    65     -     -     -     -     -   121 |
 GRAZ |     -   804     - -1347     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     X     -  -721   401     -     - -2870     -     - |
 HOB2 |     -     -     -  -130     -     -     -     -     -   101 |
 KERG |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 KOKB |     -     -     -   -55    31     -     -     -     -     X |
 KOSG |     -   -58     -    97     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -  -319     -   499     -     -     -    22     -   -31 |
 KWJ1 |     -     -     -   -62    37     -     -   212     -     3 |
 MAC1 |     -     -     -   105   -59     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -  -717   399     -     -     -     -     X |
 MATE |     -  -138     -     -     -     -     -     -     -   180 |
 MCM4 |     -   385     -  -722    58     -     -     -     -  -169 |
 MDO1 |     -   -95   110   112     -     -     -   290     -     - |
 MKEA |     -   -91     -   153     -     -     -   202     -     - |
 NLIB |     -  -112     -   144     -     -     -     -     -    34 |
 NRC2 |     -   319     -  -534     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -11     -   -64    45     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -106     -   108     -     -     -     -     -    54 |
 POTS |     -    65     -    68   -99     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -134     -   225     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -72   336  -192    95     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   255     -     -  -238     -     -  -479     -     - |
 THTI |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    81 |
 THU1 |     -   -56     -     -     -     -     -    32     -    73 |
 TRO1 |     -  -126     -     -   118     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    47     -     -     -     -     -   -37 |
 TSKB |     -   123    77  -190  -191     -     -     -     -   238 |
 USUD |     -  -650     -  1088     -     -     -  -334     -     - |
 VILL |     -   858     - -1436     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    10     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -83     -     -    77     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 WTZR |     -   -83     -    33     -     -     -     -     -    83 |
 WUHN |     -   100     -     -  -119     -     -    54     -    36 |
 YAR2 |     -   113   -13  -254     -     -     -  -120     -    56 |
 YELL |     -    33   194  -137     -     -     -   109     -     - |
 YSSK |     -   107     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     -     1     -     -     -     -    -2 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4078    56   116    57    98  5924  5058    92     -    83 |  288   3.75
    2 |  6730    77     X    62    76  5920     -    70     -   152 |  288   2.15
    3 |  8475    67   106    61    29  1629  4678   129     -    92 |  288   1.61
    4 |  1344   227   165   249    54  3196  1862   249     -   108 |  277   0.76
    5 |  3613    75    82    81    50  6222  6710   120     -   131 |  288   4.08
    6 | 10073    63    78    79   157     -     -   111     -   131 |  288   7.00
    7 |  1395   118   137   139   156  7957  4594    66     -   140 |  288   0.93
    8 |  4029   131   144   119    44     -  2011   113     -   174 |  278   2.51
    9 |  2367   252   210   460    95     -  2778   207     -   158 |  278   1.60
   10 |  3035    68    51   138    97  4148  1632    99     -    55 |  288   1.70
   11 |  1184   106    66   234   108  1317  1412   208     -   115 |  288   0.59
   13 |   892   109    64   125    44     -     -    91     -    61 |  288   0.50
   14 |  1306   179    77   151    89  1654  2244   139     -    50 |  288   0.21
   15 |  3083   260     -     -     -     -     -   393     -   339 |  160   3.40
   17 |  4434   163   249   346   129     -  6339   200     -   268 |  277   4.58
   18 |  1016   116   206   240   150   605  2198   260     -    64 |  288   0.42
   19 |  8815   130   293    90   112  6443  4831   167     -     - |  276   5.33
   20 |   846    62    53   122   102  3422  2417   120     -    90 |  288   0.21
   21 |  4703   107   113   383    93     -  5035   107     -   135 |  288   2.64
   22 |  4015   159    42    91    63  6041  7563   164     -    72 |  288   0.63
   23 |  6722    78    77   145   123     -  5133   166     -    55 |  288   5.40
   24 |  2958   224   108   170    94     -     -   209     -   275 |  279   2.26
   25 |  4315   115    70   138   141  3288  4359   190     -   139 |  277   2.84
   26 |  1029   104    94   270    73  1429  1128   232     -    59 |  288   0.69
   27 |  5001   119   140   122   117 10869 10177   115     -   135 |  277   3.71
   28 |  3834    72    70   157   111  2962  3393   139     -    45 |  288   0.63
   29 |  1351   186    71   296    92   651  2708   127     -    98 |  288   0.43
   30 |  2748    53    58   104    53  3901  1147   120     -   103 |  288   1.08
   31 |  3343    86    92   109    65  2553  2296   292     -    48 |  288   2.72
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   160     -   268     -     -     -     -     -     - |  288   0.15
 ALGO |     -    43    39     X    24     -     -    92     -    38 |  288   0.02
 AREQ |     -    83     -   152     -     -     -   124     -    34 |  288   8.43
 ARTU |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     - |  282  26.46
 AUCK |     -    30     -    60     -     -     -     X     -    32 |  239  17.72
 BAHR |     -    80     -    70     -     -     -     -     -   128 |  288   0.58
 BOR1 |     -    41     -    69     -     -     -     -     -     - |  287   4.08
 BRMU |     -    30     -    68    20     -     -     -     -    73 |  288  18.76
 CAS1 |     -     -     -   106   132     -     -     -     -   252 |  288  13.62
 CRO1 |     -    36     -    61     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 DAEJ |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    33 |  286    >>>
 DRAO |     -    33    34     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.05
 FAIR |     -     -   319   265     -     -     -   325     -   267 |  280   0.51
 FLIN |     -    12     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   9.18
 GALA |     -    60     -   122    49     -     -   103     -     - |  287  46.98
 GODE |     -    86     -   249     -     -     -     -     -    96 |  288   0.09
 GRAZ |     -    41     -    68     -     -     -     -     -     - |  288  40.96
 GUAM |     -     X     -   162    90     -     -   108     -     - |  288  26.07
 HOB2 |     -     -     -    54     -     -     -     -     -    42 |  288   0.04
 KERG |     -    79     -     -     -     -     -     -     -   103 |  287    >>>
 KOKB |     -     -     -   276   154     -     -     -     -     X |  174   1.02
 KOSG |     -    39     -    66     -     -     -     -     -     - |  288  12.22
 KOUR |     -    46     -    53     -     -     -   145     -    70 |  288  71.10
 KWJ1 |     -     -     -   197   216     -     -   340     -   214 |  244  88.29
 MAC1 |     -     -     -    70    39     -     -     -     -     - |  287  18.86
 MALI |     -     -     -   210   117     -     -     -     -     X |  196 158.19
 MATE |     -   117     -     -     -     -     -     -     -   153 |  275   0.13
 MCM4 |     -    49     -   102    43     -     -     -     -    66 |  285  11.84
 MDO1 |     -    58    40    89     -     -     -    54     -     - |  288  24.14
 MKEA |     -    25     -    42     -     -     -    82     -     - |  277  38.49
 NLIB |     -   118     -   236     -     -     -     -     -   320 |  286   0.24
 NRC2 |     -    23     -    38     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OHIG |     -   146     -   167    48     -     -     -     -     - |  288  12.59
 PIE1 |     -    30     -    47     -     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 POTS |     -   120     -   115   153     -     -     -     -     - |  268  18.10
 REYK |     -    51     -    85     -     -     -     -     -     - |  286   7.61
 STJO |     -    36    69    34    32     -     -     -     -     - |  288   2.39
 SUTH |     -    44     -     -    41     -     -   129     -     - |  281  30.79
 THTI |     -    62     -     -     -     -     -     -     -    81 |  279   4.35
 THU1 |     -    72     -     -     -     -     -   173     -    93 |  262  16.05
 TRO1 |     -    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  10.04
 TROM |     -     -     -    32     -     -     -     -     -    25 |  288  12.08
 TSKB |     -    73    43    85    27     -     -     -     -    21 |  288   3.02
 USUD |     -    26     -    43     -     -     -    73     -     - |  287   0.33
 VILL |     -    27     -    45     -     -     -     -     -     - |  214   2.38
 WES2 |     -    29     -    49     -     -     -     -     -     - |  288   0.73
 WHIT |     -    52     -     -    48     -     -     -     -     - |  287  10.30
 WSRT |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    44 |  287   0.03
 WTZR |     -    49     -    45     -     -     -     -     -    65 |  288   0.21
 WUHN |     -    30     -     -    38     -     -    89     -    71 |  287  32.35
 YAR2 |     -    74    34   141     -     -     -   161     -    38 |  288  11.41
 YELL |     -    32    61    48     -     -     -    96     -     - |  288   0.05
 YSSK |     -    39     -     -    36     -     -     -     -     - |  279  20.05
 ZWEN |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    64 |  288  15.29
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4416    97   124   157    92  4749  4398   165     -   127 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

